Title: K - Halogénezett szénhidrogének
Tags: Halogénezett Közép

Front: A szén-tetraklorid összegképlete
Back: CCl_4

Front: A kloroform összegképlete
Back: CHCl_3

A difluor-diklórmetán (freon-12) halmazállapota 25 °C-on és standard nyomáson {{C1::gáz}}.

A difluor-diklórmetán (freon-12) polaritás szempontjából {{C1::gyengén poláris}} molekula.

A difluor-diklórmetán (freon-12) vízben {{C1::nem}} oldódik.

A difluor-diklórmetánt (freon-12) legnagyobb mennyiségben {{C1::hűtőfolyadékként}} és {{C2::sprayk hajtógázaként}} használták.

A freonok használatát azért szűntették meg, mert hozzájárulnak {{C1::az ózonréteg elvékonyodásához}}.

A halogénezett szénhidrogének égésekor {{C1::mérgező halogének és halogénvegyületek}} ({{C1::hidrogén-halogenidek}}) kerülnek a légkörbe, amelyek hozzájárulnak a {{C2::savas esők}} kialakulásához.

A kloroform halmazállapota 25 °C-on és standard nyomáson {{C1::folyadék}}.

A kloroform polaritás szempontjából {{C1::gyengén poláris}} molekula.

A kloroform vízben {{C1::nem}} oldódik.

A kloroformot legnagyobb mennyiségben {{C1::oldószerként}} használják.

A szén-tetraklorid az égést elfojtja, ezért régen {{C1::tűzoltásra}} használták.

A szén-tetraklorid halmazállapota 25 °C-on és standard nyomáson {{C1::folyadék}}.

A szén-tetraklorid polaritás szempontjából {{C1::apoláris}} molekula.

A szén-tetraklorid vízben {{C1::nem}} oldódik.

A tetrafluoretén halmazállapota 25 °C-on és standard nyomáson {{C1::gáz}}.

A tetrafluoretén polaritás szempontjából {{C1::apoláris}} molekula.

A tetrafluoretén vízben {{C1::nem}} oldódik.

A tetrafluoretént legnagyobb mennyiségben {{C1::műanyaggyártásra}} ({{C1::teflon}}) használják.

A vinil-klorid halmazállapota 25 °C-on és standard nyomáson {{C1::gáz}}.

A vinil-klorid polaritás szempontjából {{C1::gyengén poláris}} molekula.

A vinil-klorid vízben {{C1::nem}} oldódik.

A vinil-kloridot legnagyobb mennyiségben {{C1::műanyaggyártásra}} ({{C1::PVC}}) használják.

Általánosságban elmondható a halogénezett szénhidrogénekre, hogy vízben {{C1::nem vagy igen rosszul}}, szerves oldószerekben {{C1::jól}} oldódnak.

Q: A szén-tetrakloridot legnagyobb mennyiségben {{C1::apoláris}} {{C2::oldószerként}} használják.
A: Megjegyzés: hátránya, hogy erősen rákkeltő, ezért használata kezd visszaszorulni